Copyright: Copyright(c) 1997 MELCO, Inc.


ダイナミックチェンジャーのヘルプ

概要

ダイナミックチェンジャーの起動

解像度・色数の変更

ダイナミックチェンジャーの設定

表示位置の調整


概要

ダイナミックチェンジャーは、表示モード（解像度・表示色等）を変更するためのユーティリティです。

特徴：使用中のアプリケーションを終了することなく解像度を変更できます。

マウスによるワンクリック操作のみで解像度を変更できます。

ショートカットキーを使用して解像度を変更できます。

ダイナミックチェンジャーのメニューから解像度・色数を指定して変更できます。


ダイナミックチェンジャーの起動

表示モードの変更にはダイナミックチェンジャーの使用をお勧めします。

※インストール時にダイナミックチェンジャーをスタートアップフォルダに登録した方は既にダイナミックチェンジャーは起動されています。以下の手順を行う必要はありません。

ダイナミックチェンジャーを起動するには

①［ｽﾀｰﾄ］－［ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(P)］よりプログラムメニューを表示します。

②インストール時に指定したフォルダを選択し、［ダイナミックチェンジャー］をクリックします。

③ダイナミックチェンジャーが起動し、タスクバーのステータス表示領域にダイナミックチェンジャーのアイコンが表示されます。

※ダイナミックチェンジャーのツールバーを用いて解像度変更をおこなうときは、タスクバーのステータス領域に表示されたダイナミックチェンジャーのアイコンをクリックしてください。表示されたメニューから［開く(O)］をクリックすると以下のようなダイナミックチェンジャーのツールバーが表示されます。

以上の手順でダイナミックチェンジャーが起動されます。


ダイナミックチェンジャーのアイコン

ダイナミックチェンジャーが起動していると、タスクバーのステータス表示領域にアイコンが登録されます。

ダブルクリックすると一段低い解像度に切り替わります。

最も低い解像度のときにダブルクリックすると、もっとも高い解像度に切り替わります。


解像度変更ボタン

クリックすると一段低い解像度に切り替わります。

最も低い解像度のときにクリックすると、もっとも高い解像度に切り替わります。


プルダウンメニュー

ダイナミックチェンジャーのメニューが表示されます。


解像度・色数の変更

解像度の変更には以下の3種類の方法があります。

ワンタッチに解像度のみ変更する

解像度・色数を共に指定して変更する

ショートカットキーを用いて解像度を変更する


ワンタッチに解像度のみ変更する

ワンタッチに解像度を変更したい場合は、以下の２種類の方法があります。

①タスクバーのダイナミックチェンジャーのアイコンをダブルクリックする。

②ツールバーの［解像度変更ボタン］をクリックする。

※変更できる解像度は切り替え有効に設定してある解像度のみです。

［ダイナミックチェンジャー設定］の確認をしてください。


解像度・色数を共に指定して変更する

解像度以外に色数も同時に変更したい場合は以下の操作で変更します。

タスクバーのダイナミックチェンジャーのアイコン、またはツールバーのプルダウンメニューから任意の解像度・色数に変更します。

例）ツールバーのプルダウンメニューから現在と異なる色数を指定して解像度を変更

①プルダウンメニューから現在と異なる色数と任意の解像度を指定します。

②［はい（Y）］をクリックします。システム再起動後、変更した色数と解像度が有効になります。

以上の操作で解像度・色数を同時に変更できます。

※［ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ］にWindows95 4.00.950 Bと表記されているバージョンのWindowsでは、表示されるメッセージが異なり、再起動をしなくても変更できます。

※ツールバーのプルダウンメニューから解像度のみ変更した場合

解像度のみ変更（色数は現在使用しているものを指定）したときは再起動するためのメッセージは表示されません。再起動の必要はありません。

解像度変更後、「正常に表示されていますか？」というメッセージが表示されます。正常に表示されているときは［はい（Y）］ボタンをクリックしてください。正常に表示されなかったときは以下の操作で元の解像度に戻ることができます。

・１０秒間何も操作をしない

・スペースキーを押す

・[いいえ(N)]ボタンをクリックする


プルダウンメニュー

ダイナミックチェンジャーのアイコンをクリックした場合と同じメニューが表示されます。


色数・解像度を指定して変更できます。


解像度・色数の変更のためにシステムを再起動します。


解像度・色数の変更を中止します。


解像度・色数の変更します。


ショートカットキーを用いて解像度を変更する

マウスを使わずにショートカットキー（特定のキーの組み合わせ）で直接解像度を変更することもできます。ショートカットキーを使って解像度を変更するには、以下の設定が必要となります。

ツールバーのプルダウンメニュー（または、タスクバーのダイナミックチェンジャーのアイコン）から［設定（Ｓ）］をクリックし、［ダイナミックチェンジャー設定］ウインドウを開き、ショートカットキーの項目を設定してください。


ドロップダウンリストボックスのボタンをクリックし、設定する解像度を選択します。


切り替え有効（チェックされている状態）の解像度以外には切り替えできません。


テスト表示します。指定した解像度の表示が行われるかを確認できます。


実際にショートカットキーを押して登録します。

※他のアプリケーション等が使用するショートカットキーを指定しないでください。


ショートカットキーの設定を有効にしてウインドウを閉じます。


ショートカットキーの設定をキャンセルしてウインドウを閉じます。


ダイナミックチェンジャーの設定

ダイナミックチェンジャー設定ウインドウで以下の設定を行うことができます。

・ダイナミックチェンジャーを使用して切り替えたい解像度の選択

・ショートカットキーの設定

ツールバーのプルダウンメニュー（または、タスクバーのダイナミックチェンジャーのアイコン）から［設定（Ｓ）］をクリックし、以下の［ダイナミックチェンジャー設定］ウインドウを開き、解像度・ショートカットキー等の項目を設定してください。

画面内で、カーソルが「指さし」マークになるところをクリックしてください。設定できる項目の説明が表示されます。

※使用するすべての解像度に対して［切り替え有効（Ｅ）］の設定は行ってください。また、切り替え有効にする前に、［テスト］ボタンを用いて使用する解像度が正常に表示できるか確認してください。


表示位置の調整

ダイナミックチェンジャーをインストールすると画面のプロパティに［表示位置の調整］タブが追加されて、以下の設定をできます。

・表示位置の調整、色数、デスクトップ領域等

ダイナミックチェンジャー（ツールバー）のプルダウンメニューから［画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ（Ｐ）］をクリックし、以下の［画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ］を開いてください。

またはWindowsタスクバーの［ｽﾀｰﾄ］－［設定］－［ｺﾝﾄｰﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ］を選択し、［画面］アイコンをクリックしても［画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ］が表示されます。

［ＯＫ］または［更新（A）］ボタンをクリックすると設定が有効となります。


4方向のボタンをクリックして画面がディスプレイの中央に表示されるように調整します。


色数を設定します。


Hight Colorビット数を選択します。

お使いのグラフィックボードの仕様によっては選択できません。


現在のデスクトップ領域の設定内容に対応した垂直周波数を設定します。


デスクトップ領域のサイズ設定を行います。


表示位置の調整を有効にしてウィンドウを閉じます。


表示位置の調整をキャンセルしてウィンドウを閉じます。


表示位置の調整を有効にします。